NAME           VBDIALOG
DESCRIPTION    'C/C++ Windows VBX Sample'
EXETYPE        WINDOWS
CODE           PRELOAD MOVEABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      5120
