LIBRARY RESOURCE
DESCRIPTION     'Resource only dll'
EXETYPE  WINDOWS
CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE 1024
