LIBRARY  BOCOLE
DESCRIPTION  'Aggregable Generic OLE2 Container and Object Implementation'
EXETYPE      WINDOWS

CODE         LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE SINGLE

SEGMENTS
	_TEXT   PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
	WEP_TEXT PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

HEAPSIZE     1024

EXPORTS
	;WEP @1 RESIDENTNAME PRIVATE ;; required WEP entry point (uses library WEP)

	; Explicitly exported initialization routine
	DLLGETCLASSOBJECT							@2
	CREATECLASSMGR								@3
	DLLCANUNLOADNOW							@4
;	DLLENTRYPOINT							@5

   _IID_IBPart                    @260 
   _IID_IBSite                    @261
   _IID_IBContainer               @262 
   _IID_IBDocument                @263 
   _IID_IBService                 @264 
   _IID_IBApplication             @265 
   _IID_IBClassMgr                @266 
   _IID_IBLinkInfo                @267 
   _IID_IBLinkable                @268 
   _IID_IBRootLinkable            @269 
   _IID_IBContains                @270 
   _IID_BOleDocument              @271 
   _IID_BOlePart                  @272 
   _IID_IBDataConsumer            @273 
   _IID_IBDataProvider            @274 
   _IID_IBWindow                  @275 
   _IID_IBDataNegotiator          @276 
   _IID_IBDropDest                @277 
   _IID_BOleShadowData            @278 
   _IID_IBClass                   @279 
	_IID_IBOverrideBrowseLinks		 @280
